WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Katharina; Jordan, Katharina Josepha
birth: 1741-05-22, Mannheim
death: 1823, Kreuznach
sex: f
residence: Mannheim
- Tochter des kurpfälzischen Oberkriegsrats sowie Hofkammerrats Andreas Friedrich von Jordan und dessen Frau Maria Josepha Agnes, geb. Cramer
- 1769 Heirat mit Friedrich Ludwig Weber, das Ehepaar hatte zwei Kinder, die Tochter Josepha Antonie und Gottfried