WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Witzleben, Viola von; Witzleben, Toni Maria Mathilde Viola von
birth: 1902-11-17, Leipzig
death: 1982-10-08, Hude
sex: f
Tochter von Eric Cäsar Heinrich von Witzleben (1873–1931) und dessen Frau Katharina Mathilde Maria Maximiliane, geb. von Weber (1878–1946); Schwester von Erika von Witzleben