WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theaterintendanz Karlsruhe
Ort: Karlsruhe
Art der Institution: Intendanz
Theatergeschichte
- das Großherzogliche Hoftheater zu Karlsruhe war der Vorgänger des heutigen Badischen Staatstheaters
- Spielstätten: nach 1782 „Comoedienhaus“ am Linkenheimer Tor; ab 1809 Weinbrennerbau (von Friedrich Weinbrenner neben dem Schloss erbaut, 1847 bei einem Theaterbrand zerstört); 1853 Neubau (von Heinrich Hübsch errichtet, im 2. WK zerstört); 1975 Einweihung des heute existierenden Theaterbaus am Ettlinger Tor (nach Plänen des Architekten Helmut Bätzner)
- als Hofkapellmeister wirkten hier u.a. Josef Alois Schmittbaur (1776–1809), Johann Brandl (1810–1824), Franz Danzi (1812 bis 1824) und Joseph Strauß (1824 bis 1863)
Karlsruher Theaterleitung des Markgräflich badischen bzw. Großherzoglich-Badischen Hoftheaters (bis Ära Devrient):
- 1787–1796 Georg Ludwig Freiherr von Edelsheim
- 1796–1808 Karl Baron von Geusau
- 1808–1810 Eberhard Freiherr von Stetten
- 1810–1812 Karl Ludwig Freiherr von Stockhorn-Starein
- 1812–1816 Karl Wilhelm Adolf Baron von Ende
- 1812–1816 Karl Freiherr von Hacke
- 1817–1819 Franz Xaver Chevalier du Boys de Gresse
- 1819–1822 Karl Freiherr von Gayling-Altheim (von 1814–1819 zeitweise interimistischer Intendant)
- 1822–1831 Hoftheatercomité, seit 1823 unter der Präsidentschaft des Freiherrn Joseph von Auffenberg
- 1831–1833 Joseph Freiherr von Auffenberg
- 1833–1839 August Graf zu Leiningen-Neudenau
- 1839–1843 Wilhelm Ludwig Freiherr von Gemmingen-Michelfeld
- 1843–1849 Joseph Freiherr von Auffenberg
- 1849–1851 Johann Baron von Tschudy
- 1852–1870 Eduard Devrient (seit 1869 Generalintendant)