WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Intendanz Dresden; Hoftheaterintendanz Dresden; Generaldirektion der Königlichen Theater
Ort: Dresden
Art der Institution: Intendanz
Theaterbauten
- erstes Theatergebäude in Dresden war das Opernhaus am Taschenberg (auch Klengelsches Opernhaus oder Komödienhaus am Taschenberg), 1664 bis 1667 von Wolf Caspar von Klengel errichtet; 40 Jahre nach seiner Eröffnung wurde es zur katholischen Hofkapelle umgebaut
- 1719 Eröffnung des Opernhauses am Zwinger; Blütezeit während der Regentschaft des opernbegeisterten Kurfürsten Friedrich August II. unter Leitung von Johann Adolph Hasse; später als Redouten- und Konzertsaal genutzt; während des Dresdner Maiaufstands 1849 ausgebrannt und danach abgetragen
- Morettische Opernhaus: Spielstätte des in Dresden gastierenden Impresario Pietro Moretti; 1754/55 von Julius Heinrich Schwarze und Christian Gottlieb Reuß aus Fachwerk und Holz auf dem Gelände des Italienischen Dörfchens errichtet (1761 Neubau aus Stein); 1780 Hoftheater genannt; hier wirkten Johann Gottlieb Naumann und später auch Ferdinando Paër, Francesco Morlacchi sowie schließlich Weber und Carl Gottlieb Reissiger
- 1841 nach nur dreijähriger Bauzeit Eröffnung des neuen Königlichen Hoftheaters von Gottfried Semper auf dem Theaterplatz; Zerstörung durch Brand 1869, Wiederaufbau unter der Leitung seines ältesten Sohnes Manfred Semper (1838–1913) von 1871 bis 1878 an der heutigen Stelle; erneute Zerstörung im II. WK, Wiedereröffnung am 13. Februar 1985 mit Webers Oper Der Freischütz unter der Leitung von Intendant Max Gerd Schönfelder
Direktion
- ab 1800 Joseph Friedrich von Racknitz
- ab 1815 Heinrich Graf Vitzthum von Eckstädt
- ab 1820 Hans Heinrich von Könneritz
- ab 1824 bis 1862 Wolf Adolf August Freiherr von Lüttichau