WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Intendanz Mannheim; Großherzogliche Hoftheater-Intendanz
Ort: Mannheim
Art der Institution: Intendanz
Theatergeschichte
- 1777 unter Kurfürst Karl Theodor Umbau des kurfürstlichen Zeug- und Schütthauses in ein dreigeschossiges Theaterhaus unter Leitung des Baumeisters Lorenzo Quaglio und Gründung einer deutschen National-Schaubühne im Sinne Josephs II.
- Engagement des Ensembles des verstorbenen Theaterleiters Conrad Ekhof, dem August Wilhelm Iffland, Heinrich Beck und Johann David Beil (angehörten
- Webers Lehrer Abt Vogler wirkte hier als Kapellmeister und Leiter der Deutschen Singschule
- am 13. Januar 1782 UA von Friedrich Schillers Schauspiel Die Räuber, die den Dichter schlagartig berühmt machte; 1783/84 wurde Schiller als Theaterdichter in Mannheim angestellt
- 1853–55 Umbau und Erweiterung des Theaters unter Joseph Mühldorfer
Direktoren bzw. Intendanten des Mannheimer Theaters von Beginn bis Mitte 19. Jh.
- Ära unter Karl Theodor (1742–1778)
- deutsches Theater mit Wandertruppen (1720–1776)
- kurfürstliches deutsches Hof- und Nationaltheater unter Theobald Hilarius Marchand (1777/78)
- deutsches Schauspiel unter Wolfgang Heribert von Dalberg und Abel Seyler (1779–1781)
- deutsches Nationaltheater unter Dalberg (1781–1803)
- Hof- und Nationaltheater unter der Intendanz des Freiherrn von Venningen (1803–1816)
- provisorische Intendanz unter den Hofkammerrat Peter Friedrich und Kreisrat Sebastian Haub (1816–1819)
- Intendanz des Wilhelm Freiherr von Ungern-Sternberg (1819–1820)
- Intendanz des Karl August Reichsgraf von Luxburg (1821–1836)
- provisorische Intendanz unter Freiherr von Hertling (1836/37)
- Intendanz des Geheimrats und Kammerherrn Franz Karl von Kronfels (1837–1839)
- bürgerliche Selbstverwaltung unter Bildung eines Hoftheaterkomités (von 1839)