WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theaterdirektion Altenburg
Ort: Altenburg
Art der Institution: Verwaltung
Thaterdirektion Altenburg A130040
- Schlossgartentheater (1727 Umbau des bereits 1595 errichteten Ballhauses in ein Komödien- und Opernhaus; 1842 rekonstruiert, 1904 abgerissen)
- Umbau des „Alten Komödienhauses“ in der Pauritzer Gasse (1783–1842) in ein „städtisches Theater“ mit ca. 700 Plätzen inkl. neuartiger bühnentechnischer Einrichtung
- zu Webers Lebzeiten Gastspielzeiten von wandernden Gesellschaften bespielt, u. a. von Sophie Walther (1819), Friedrich Nitzschke (1822), Otto Herrmann (1823), Carl Klühne (1824), Carl August von Lichtenstein (Coburger Hoftheater-Gesellschaft, 1825), Carl Gerlach (1826), Carl Bornschein (1827)
- 1869–1871 Neues herzogliches Hoftheater von Architekt Otto Brückwald im Stil der Neorenaissanche errichtet (1871 mit dem Freischütz eingeweiht)