WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

identifier: 672408-5
Philharmonic Society
Ort: London
Art der Institution: Verein
- gegründet 1813 von 30 Berufsmusikern unter der Federführung von C. Neate, J. B. Cramer, Philip Antony Corri und Henry Dance als Philharmonic Society of London zur Beförderung von Instrumentalmusik-Aufführungen
- das Orchester der Gesellschaft gab von 1813 (ab 8. März) bis 1830 in den Argyll Rooms Konzerte (anfangs acht pro Jahr), danach bis 1869 in den Hanover Square Rooms, bis 1894 in St. James’s Hall, bis 1941 Queen’s Hall
- seit 1912 Royal Philharmonic Society
- heute gemeinnütziger Verein ohne eigenes Orchester mit Schwerpunkt auf Musikförderung
- Archiv der Gesellschaft in der British Library