WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Englischer Garten
Kategorie: Parkanlage
Ort: München
- Parkanlage nordöstlich der Münchner Innenstadt, am Westufer der Isar
- als Volkspark ab 1789 bis 1792 von Friedrich Ludwig von Sckell in Form eines englischen Landschaftsparks angelegt (zunächst als Theodors Park); ab April 1792 geöffnet
- Parkarchitekturen: Chinesischer Turm (1789/90), Rumfordhaus (1791), Monopteros (1836 fertiggestellt)
identifier: 4131293-4