WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Katholische Hofkirche
Kategorie: katholische Kirche
Ort: Dresden
location: 51.0536 13.73771
- zusätzlich zur evangelischen Hofkirche (Sophienkirche) aufgrund des Konfessionswechsels der sächsischen Herrscherfamilie von 1739 bis 1755 unter den Architekten Gaetano Chiaveri sowie (ab 1749) Johann Christoph Knöffel und Julius Heinrich Schwarz zwischen Stadtschloss und Elbufer erbaut, 1751 Weihe durch den päpstlichen Nuntius
- bei Luftangriffen während des Zweiten Weltkriegs im Februar 1945 stark beschädigt, ausgebrannt, Wiederaufbau 1965 abgeschlossen
- zeitgenössische Beschreibung u. a. im Neuen Gemählde von Dresden (1817, S. 57–62), demnach (S. 61f.) Sonntags und an Festtagen um 11 Uhr [...] Hochamt mit musikalischer Begleitung der königlichen Kapelle, Sonnabends und Sonntags, so wie am Vorabende jedes Festes, musikalische Vesper; Am Charfreitage wird das Begräbniß Christi, und am Vorabende des Ostertages, nachdem vorher die Kapelle ein Oratorium aufgeführt hat, die sogenannte Auferstehung in festlicher Prozession gefeiert, woran die königliche Familie Theil nimmt. Ein ähnlicher Umgang in der Kirche findet am Fronleichnamstage statt.
- besaß eine von Gottfried Silbermann konzipierte, von Johann Georg Hildebrandt 1754 fertiggestellte Orgel, Pfeifenwerk, Traktur und Spieltisch durch Auslagerung 1944 gerettet, Gehäuse, Prospekt und Balganlage 1945 zerstört
- zu den routierenden musikalischen Leitungsdiensten und dem Musik-Repertoire in der Hofkirche zur Zeit von Weber und Morlacchi vgl. G. Poppe in Weber-Studien 8
identifier: 4223029-9
identifier: 6698682