WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Leopoldstädter Theater
Carl-Theater
Kategorie: Theater
Ort: Wien
- Vorstadttheater in der Leopoldstadt (heute 2. Wiener Gemeindebezirk) in der Praterstraße 31, erbaut 1780/81 für Direktor Carl von Marinelli (1745–1803)
- 1803 bis 1814 Pächter, dann bis 1817 sowie 1821/22 Direktor: Karl Friedrich Hensler
- weitere Direktoren: Leopold Huber (1818 bis 1821), Johann Sartory (1822 bis 1827, ab 1830), Joseph Hornicker (1827/28), Ferdinand Raimund (1828 bis 1830)
- ab 1838 Eigentümer und Direktor: Carl Carl, Umbau des Hauses, 1847 Neueröffnung als Carl-Theater (nach Kriegszerstörungen Ruine 1951 abgerissen)
identifier: 1089465-2