WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stadt Wien
Kategorie: Gasthof
Ort: Prag
- Gasthof in der Hiberner- bzw. Pfastergasse in der Prager Neustadt (Nr. 999, Nové Město, Hybernská ulice 999/6), später Hotel Meteor
- Weber speiste dort 1815/16 gelegentlich und stieg 1817 auf den Durchreisen nach und von Wien sowie im Februar 1822 auf der Reise nach Wien in diesem Hause ab