WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kotzen-Theater
Kategorie: Theatergebäude
Ort: Prag
- ältestes städtisches Theater Prags in der Kotzen-Straße, errichtet 1738/39, ab 1739 bespielt, 1783 geschlossen
- diente ab 1807 dem Prager Ständetheater als Fundus-Lager
- 1890 verkauft und 1892 abgerissen für den Bau der Stadtsparkasse