WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zum goldenen Ross
Kategorie: Gasthof
Ort: Frankfurt/Main
- Gasthof an der Allee beim Roßmarkt
- im Besitz des Zinngießermeisters und Gasthalters Melchior Fries (Meister 1782, gest. 1813), dem Sohn von Johann Simon Fries (gest. 1787)
- später umbenannt in: Hof von Holland (Hôtel de Hollande)