WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schauspielhaus (altes)
Kategorie: Theaterbau
Ort: Berlin
- Theaterbau (mit Theater- und Konzertsaal) des Architekten Karl Gotthard Langhans am Gendarmenmarkt, eröffnet im Januar 1802 (als Nachfolgebau des älteren Nationaltheaters, des vormaligen Französischen Komödienhauses), von den Berlinern wegen der langgestreckten Form als Koffer bezeichnet
- Aufführungsort für Sprech- und Musiktheaterproduktionen
- ab 1811 gemeinsam mit der Berliner Hofoper im Verbund der Königlichen Schauspiele
- durch Brand am 29. Juli 1817 zerstört, nachfolgend ersetzt durch das neue Schauspielhaus