WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kirche Maria Königin; Martins-Kirche auf dem Spieß
Kategorie: Kapelle
Ort: Ems
- 1661 Baubeginn der Kirche auf dem Spieß für die katholischen Einwohner und Kurgäste (die vormals katholische Martinskirche war seit der Einführung der Reformation 1530/31 evangelisch), 1667 Weihe (erster Kirchenpatron: St. Goar); kleiner barocker Saalbau mit umlaufender Empore
- Erweiterung 1711 und 1723; 1723 Gründung der Pfarrei Spieß-Ems; seit 1728 neuer Kirchenpatron: St. Martin
- 1829/30 Einbau der Orgel von Christian Ernst Schöler
- seit Bau der neuen katholischen Martinskirche (1866 bis 1876) als Alte Kirche bzw. Spießer Kapelle bezeichnet
- seit 1958 Maria Königin