WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Frauenkirche
Kategorie: protestantische Kirche
Ort: Dresden
51.05196 13.74149
- 1726 bis 1743 nach Entwurf von George Bähr anstelle eines 1727 abgetragenen gotischen Vorgängerbaus am Dresdner Neumarkt erbaut; bei Bombenangriffen im Februar 1945 zerstört, Wiederaufbau 2005 abgeschlossen
- besaß eine Orgel von Gottfried Silbermann (1732 bis 1736 erbaut, mehrfach umgebaut), 1945 zerstört
- zeitgenössische Beschreibung u. a. im Neuen Gemählde von Dresden (1817, S. 51–53)
identifier: 4267117-6
identifier: 6543921