WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schauspielhaus (neues)
Kategorie: Theaterbau
Ort: Berlin
- Theatergebäude mit Theater- und Konzertsaal des Architekten K. F. Schinkel am Gendarmenmarkt (als Ersatz für das im Juli 1817 zerstörte alte Schauspielhaus), Bauauftrag November 1817, Grundsteinlegung Juli 1818, Einweihung des Konzertsaales am 10. Februar 1821, offizielle Eröffnung des Theatersaals am 26. Mai 1821, erste Opernpremiere am 18. Juni 1821 (Freischütz)
- gemeinsam mit der Berliner Hofoper im Verbund der Königlichen Schauspiele (aufgelöst 1918)
- ab 1919 Preußisches Staatstheater
- nach Kriegszerstörungen (1943 Konzertsaal ausgebrannt, 1945 Gebäude komplett ausgebrannt) Wiederaufbau ab 1976, 1984 Wiedereröffnung mit veränderter Innengestaltung als Konzertstätte, 1992 umbenannt von Schauspielhaus in Konzerthaus Berlin
identifier: 5161700-6