WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Königliche Schießbahn; Det Kongelige Skydelskab
Ort: Kopenhagen
- Gesellschaftsgebäude der Königlichen Schützengesellschaft außerhalb der Stadtmauern hinter dem westlichen Stadttor (heute: Vesterbrogade, Richtung Frederiksberg); Entwurf: Johan Henrich Brandemann, Grundsteinlegung 1782, Einweihung 1787; Zweck der Gesellschaft war vor allem die Pflege der Geselligkeit (Veranstaltung von Festen, Bällen, Vogelschießen etc.)
- nach dem Zweiten Weltkrieg Gebäude an die Stadt verkauft, Sitz des Kopenhagener Stadtmuseums