WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Nationaltheater; Opernhaus am Hagenmarkt; Herzogliches Hoftheater
Kategorie: Theater
Ort: Braunschweig
- Opernhaus am Hagenmarkt, errichtet 1689/90, Eröffnung am 4. Februar 1690
- lange Zeit ausschließlich für Opernaufführungen genutzt, erste Schauspielaufführungen erst 1735 und ab 1740 (ein separates Komödienhaus bestand von 1749/50 bis 1799)
- nach Verlegung der Residenz von Wolfenbüttel nach Braunschweig (1753) Restaurierung und Erneuerung der Theatermaschinerie
- ab 1799 von verschiedenen wandernden Gesellschaften bespielt
- 1818 bis 1826 als Nationaltheater geführt
- ab 1827 Herzogliches Hoftheater
- letzte Vorstellung am 1. September 1861 (ab 1. Oktober 1861 neues Haus am Steinweg), Gebäude 1864 abgerissen