WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zur ungarischen Krone
Kategorie: Gasthof
Ort: Wien
- Gasthof in der Himmelpfortgasse Nr. 961 (heute Nr. 14), erbaut um 1700
- um 1800/02 erworben vom Weinwirt Josef Möraus, ab 1842 im Besitz von dessen Sohn Josef Möraus d. J.
- C. M. von Webers Quartier vom 21. bis 26. September 1823
- 1902/03 Abriss und Neubau der Apotheke Zur goldenen Krone