WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Neues Hof- und Nationaltheater
Kategorie: Theater
Ort: München
- am Max-Joseph-Platz neben dem alten Residenztheater ab 1811 unter dem Architekten Karl von Fischer errichteter Neubau, eröffnet am 12. Oktober 1818
- nach Brand (14. Januar 1823) wiedererrichtet unter dem Architekten Leo von Klenze, eröffnet am 2. Januar 1825
- Umbau 1854, Modernisierung 1925, Kriegszerstörung 1943, Wiederaufbau 1958 bis 1963, Wiedereröffnung 21. November 1963; Spielstätte der Bayerischen Staatsoper
identifier: 1218969-8