WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theater (Provisorium)
Ort: Baden
hölzerner Theaterbau neben dem Promenadenhaus, genutzt im Juli/August 1810 (nach Abriss an derselben Stelle Neubau eines Theaters durch F. Weinbrenner, das im Juli 1811 eröffnet wurde)