WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Steinmühle
Kategorie: Vereins- und Theatergebäude
Ort: Gotha
- ehemalige Wassermühle am Wilden Graben östlich der Stadt (betrieben vom Steinmüller Johann Philipp Berlet, gest. 1813)
- 1812 ausgebaut als Gesellschaftshaus der Steinmühlengesellschaft mit Theatersaal, der ca. 1821 nochmals eine Umgestaltung erfuhr (Einbau der Herzogsloge und zweier Seitenlogen)
- der Saal wurde 1812 bis 1816 vom Gesellschaftstheater, 1816 bis 1826 von reisenden Theatertruppen (bzw. 1821/22 der kurzlebigen neuen Hoftheatergesellschaft) bespielt
- H. A. O. Reichard berichtete 1813 im Morgenblatt für gebildete Stände (S. 100): Das Theaterchen ist klein, allein einfach und mit Geschmack dekorirt. Die Gesellschaft hat es auf eigene Kosten erbaut, und viele Mitglieder haben […] zu dessen Ausstattung mit ihren Talenten beygetragen.
- 1851 als Tivoli-Theater genutzt, im 20. Jahrhundert als Lichtspielhaus, danach abgerissen
- vgl. auch die genaueren Angaben und Nachweise in Weber-Studien 8