WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Matschakerhof
Kategorie: Gasthaus
Ort: Wien
- Haus 1091 (Spiegelgasse 5, Seilergasse 6), ab 1493 im Besitz von Hans Matschacher
- Gastwirtschaft, ab 1697 im Besitz des Wirts Georg Grimb, weitere Besitzer: Thomas Ziegelmayer, Leopold Mayreder (ab 1801)
- 1844/45 Umbau unter Leopold Mayer, der im Matschakerhof ein Hotel einrichtete (1873 erweitert, Ende des Hotelbetriebs 1960)