WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kurhaus; Nassauer Badehaus
Ort: Ems
- 1711 bis 1715 als Ersatz für das alte nassauische Kurhaus errichtet, im Zentrum der Anlage der Kesselbrunnen
- mehrfach grundlegend erweitert und umgebaut: 1835 bis 1849 erweitert durch den neuen Kursaal und Verbindungsbauten zwischen beiden Gebäudekomplexen; 1912/13 Umbau in neobarockem Stil (Erweiterung um Theatersaal, Kammermusiksaal, Lesesaal)
- heute als Hotel und Kongresszentrum sowie Spielbank genutzt
identifier: 1046390368