WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zum Kreuz
Kategorie: Gasthof
Ort: Karlsruhe
Gasthof in der Kreuzstraße, Ecke Lange Straße (später Kaiserstraße), nachweisbar seit Mitte des 18. Jahrhunderts; bis 1887 geführt, zuletzt unter dem Namen Zur Stadt Pforzheim (nicht zu verwechseln mit dem Gasthof Zum goldenen Kreuz in der Zähringergasse, Ecke Kreuzgasse, errichtet 1811 vom Posthalter Sebastian Eberhard Kreglinger)