WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theater
Kategorie: Theatergebäude
Ort: Würzburg
- 1803 Erwerb der Gebäude des ehemaligen Adeligen Damenstifts zur Heiligen Anna (Februar 1803 aufgehoben) am Graben (später Theaterstraße) durch Julius von Soden, Umbau zum Theater, Eröffnung am 3. August 1804
- bis 1843 im Besitz privater Unternehmer, dann von der Stadt übernommen
- 1945 zerstört (1958 bis 1966 Neubau an anderer Stelle)