WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Margarethenkirche
Kategorie: protestantische Kirche
Ort: Gotha
- Kirche am Neumarkt, ab Ende des 15. Jahrhunderts nach Abriss des romanischen Vorgängerbaus errichtet
- seit 1522/24 evangelisch-lutherische Gemeindekirche
- nach Verfall durch Kriegshandlungen, Pest und Stadtbrände bis 1652 wiederaufgebaut, 1725 bis 1727 barocker Umbau
- nach Kriegszerstörungen (1944) von 1952 bis 1955 im wesentlichen als spätgotische Hallenkirche restauriert
identifier: 112980514X