WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hôtel Meurice
Kategorie: Hotel
Ort: Calais
- Hotel in der rue Edmond Roche, Nr. 5/7, unweit des Hafens
- begründet 1771 (damals noch unter dem Namen Le Chariot Royal) vom Postmeister Charles-Augustin Meurice als eines der ersten Hotels, das speziell auf die Bedürfnisse englischer Reisender ausgerichtet war
- nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren wiederaufgebaut