WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

St. Gallus
Kategorie: katholische Kirche
Ort: Prag
- Pfarrkirche der Gallusstadt in der Prager Altstadt am Gallus-Markt (in unmittelbarer Nähe des Ständetheaters), erbaut 1232 bis 1263, 1353 hochgotisch umgebaut; seit 1353 wird der Schädel des heiligen Gallus in der Kirche als Reliquie aufbewahrt (überführt aus St. Gallen)
- ab 1627 an den Orden der beschuhten Karmeliten übergeben, anschließend Kloster angebaut und Kirche unter Giovanni Domenico Orsi de Orsini barockisiert inklusive Errichtung der Türme; Fassade 1723 bis 1739 durch Paul Ignaz Bayer (nach Plänen von Johann Blasius Santin-Aichel) umgestaltet
- 1782 Auflösung des Klosters, danach wieder Pfarrkirche
identifier: 1050233530