WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Argyll Rooms
Kategorie: Konzertsäle
Ort: London
- 1806 als Unterhaltungsstätte an der Regent Street erbaut (zunächst Ort für Burletta- und Ballett-Aufführungen, Musik und Tanz)
- 1813 bis 1830 Konzertstätte der Philharmonic Society
- 1818 grundlegende Umgestaltung (Neubau) durch John Nash
- 6. Februar 1830 durch Brand zerstört, nach Wiederaufbau aber überwiegend von Geschäften genutzt