WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoher Dom St. Martin
Kategorie: katholische Kathedrale
Ort: Mainz
- Baubeginn gegen Ende des 10. Jahrhunderts, Weihe: 1036
- nach Brand von 1081 veränderter Wiederaufbau (mit vergrößertem östlichen Querschiff und Ostchor sowie völliger Erneuerung des Langhauses), 1200 bis 1239 neuer spätromanischer Westbau; erneute Weihe am 4. Juli 1239
- mehrfache partielle Um- und Ausbauten (Gotik, Barock)
- nach Benutzung als Heerlager bzw. Magazin während der Mainzer Republik (1793) langjährige Restaurierungsarbeiten
- 1803 erneut Heerlager (Verlust zahlreicher Ausstattungsstücke)
- 1813 Beschlagnahme durch napoleonische Truppen 1813 (Verwendung als Schweinestall und Lazarett; Verheizen der verbliebenen hölzernen Ausstattungsstücke), ab November 1814 wieder kirchliche Nutzung (endgültiger Abschluss der Restaurierungsarbeiten erst 1831)
- 1828 Neugestaltung des zerstörten östlichen Hauptturms (Kuppel 1870 wieder abgerissen), 1875 Errichtung des neoromanischen Vierungsturms
- nach Schäden durch Bombardierung (1942, 1944, 1945) Restaurierung bis in die 1970er Jahre
identifier: 4122000-6