WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stadt Gotha
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Dresden
1817 eröffneter Gasthof in der Dresdner Schlossstraße 11 (Ecke Brüdergasse), 1945 zerstört