WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Großherzogliches Hof-Opern-Theater
Kategorie: Theater
Ort: Darmstadt
- 1818/19 unter Georg Moller erbaut, Grundsteinlegung am 22. April, Richtfest im Dezember 1818
- Eröffnung am 7. November 1819
- nach Brand (24. Oktober 1871) Wiederaufbau als Haus für 1200 Personen, Wiedereröffnung am 19. Oktober 1879
- 1904/05 Umbau, 1944 zerstört