WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vier Jahreszeiten
Kategorie: Hotel
Kategorie: Badehaus
Ort: Wiesbaden
- 1818 bis 1821 Errichtung des Badehauses und Hotels durch Christian Zais, verpachtet zunächst an Carl Joseph Tavel, ab 1822 an Daniel Düringer, später betrieben von der Witwe Maria Sybilla Josepha Zais, geb. Schalch (1770–1844), bzw. deren Sohn Wilhelm Zais (1798–1861)
- prächtiges Haus mit Säulensaal, 150 Gästezimmern und 44 Bädern
- 2. Februar 1945 Zerstörung durch Bombenangriff