WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lutherische Stadtkirche
Kategorie: protestantische Kirche
Ort: Wien
- 1582/83 erbaut als katholische Klosterkirche des Königinnenklosters (Kloster Hl. Maria, Königin der Engel, 1782 geschlossen) in der Dorotheergasse
- seit 1783 im Besitz der lutherischen Gemeinde, Abriss der Türme, Einbau von Emporen, Einweihung als lutherische Kirche am 1. Advent (30. November) 1783
- 1876 und 1907 grundlegende bauliche Veränderungen, nach Kriegszerstörungen Wiederaufbau bis 1948
- Orgel von Friedrich Deutschmann (1808), 2017 rekonstruiert; Vogler spielte mehrfach auf dem Instrument
identifier: Q666637