WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kreuzkirche; Kirche zum heiligen Kreuz
Kategorie: protestantische Kirche
Ort: Dresden
- Kirche in direkter Nachbarschaft zum Altmarkt (südöstlich davon)
- seit Einführung der Reformation in Sachsen (1539) Hauptkirche der Stadt
- 1764 bis 1792 am Ort des im Siebenjährigen Krieg (1760) zerstören Vorgängerbaus errichtet
- nach Bränden (Februar 1897, Februar 1945) Wiederaufbau und Neugestaltung des Innenraums (Abschluss 1900 bzw. 1955)
identifier: 4267676-9