WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Altes Badehaus
Kategorie: Kurbad
Ort: Marienbad
- 1812 unter dem Tepler Abt Chrysostomus Pfrogner erbaut, 1820 unter Prälat Karl Reitenberger wesentlich erweitert (ein bereits 1807 erbautes Badehaus wurde zum sogenannten Trakteur-/Traiteur-Haus umgebaut und 1844 abgerissen), enthielt über den Badestuben Zimmer für Kurgäste
- 1818 Einrichtung einer Filial-Apotheke des Stifts Tepl im Badehaus, 1823 Einrichtung eines Lesekabinetts
- 1823 Anbau eines Gebäudeteils für Moorbäder
- ergänzt durch ein 1828 eröffnetes Neues Badehaus
- 1838 Umbau und Erweiterung
- 1844 Einbau eines Dampfbads, 1845 Anbau eines Waschhauses