WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Garnisonkirche
Kategorie: evangelische Kirche
Ort: Berlin
- Kirche für die Soldaten der Garnison in Berlin(-Mitte)
- als Nachfolgebau der ersten Garnisonkirche (erbaut 1701–1703, 1720 zerstört) 1720–1722 unter dem Baumeister Johann Philipp Gerlach errichtet (auf dem Areal des heutigen Litfaß-Platzes)
- 1724–1726 Einbau der Orgel von Joachim Wagner
- mehrfache Umbauten (u. a. 1863 durch August Stüler)
- nach Brand (1908) bis 1909 wiedererrichtet
- Ruine der 1943 zerstörten Kirche 1962 abgerissen