WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schneidwall
Kategorie: Festungswerk
Ort: Frankfurt am Main
volkstümlicher Name für die südwestliche Bastion der alten Frankfurter Stadtbefestigung (errichtet von 1333 bis 1520; bis 1818 als letzter Teil der ehemaligen Wallanlagen abgerissen) nahe dem Mainzer Turm; benannt nach den am Mühlgraben befindlichen Schneidmühlen; beliebtes Ausflugsziel zu Beginn des 19. Jahrhunderts