WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ferdinandsbrunnen
Kategorie: Brunnenanlage
Ort: Marienbad-Auschowitz
- Säuerling-Quelle in Auschowitz bei Marienbad, seit 1819 nach König Ferdinand I. benannt
- 1819 Fassung der Quelle und Bau eines ersten hölzernen Pavillons sowie eines Häuschens zur Abfüllung des Brunnenwassers
- 1826 Anlage eines englischen Gartens
- 1827 Bau eines Empirepavillons mit Säulengang (Entwurf: Joseph Esch, Ausführung: Anton Thurner)