WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bayerischer Hof; Zum Bitterholz; Hôtel de Bavière
Kategorie: Gasthof
Kategorie: Hotel
Ort: Nürnberg
- Gasthof in der Karlstraße 1, direkt an der Pegnitz (Sebalder Seite) zwischen Unterer Karlsbrücke und Wasserturm gelegen
- im 16. Jahrhundert unter dem Namen Zum Bitterholz (auch Bitrold, Bitterhold) dokumentiert; ab 1642 Gastherberge I. Klasse
- bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts eines der ersten Hotels der Stadt, ca. 1901 geschlossen
- diente danach bis 1916 den städtischen Justizbehörden als Amtsgericht
- im Zweiten Weltkrieg zerstört