WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Appold, Jakob Heinrich[^1]
[^1: - Sohn des Oboisten Johann Leonhard Nikolaus Appold (1742–1818) und dessen Frau Katharina Margarethe, geb. von Allment (1747–1788)
- seit 1. Dezember 1781 Mitglied der Mannheimer Hofkapelle
- verheiratet mit Caroline, geb. Züntler (bzw. Zintler)
- ab 1803 Titel: Kammermusikus
- 1806 Mitglied der Mannheimer Freimaurerloge „Karl zur Eintracht (bzw. Einigkeit)“ bei deren Neukonstitution
- ging 1807 von Mannheim nach Karlsruhe]