WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ayrton, William
identifier: 1208250728
birth: 1777-02-22, London
death: 1858-05-08, London
sex: m
occupation: Musiker
occupation: Musikkritiker
occupation: Impresario
residence: London
- jüngster Sohn des Organisten Edmund Ayrton (1734–1808)
- 1794 Bassist in den Ancient Concerts
- heiratete am 17. Mai 1803 Marianne Arnold, die Tochter von Samuel Arnold (1740–1802), zu dieser Zeit als Klavierlehrer tätig
- zeitweilig Direktor der Italienischen Oper im King’s Theatre
- 1823 bis 1833 Herausgeber der Musikzeitschrift Harmonicon