WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fischer, Friederike Stegmann, Friederike Felicitas[^1]
[^1: - Tochter von Carl David Stegmann und dessen Frau Caroline, geb. Linz(en) (1755–1808); gab während des Engagements der Eltern bei Siegfried Gotthelf Koch (gen. Eckardt) in Frankfurt am Main und Mainz Kinderrollen (noch 1791)
- gemeisam mit den Eltern ab 1792 am Theater Hamburg, dort nachfolgend als Sängerin und Schauspielerin tätig (gab zuletzt erste Gesangspartien), Abgang Januar 1801
- anschließend unter Ignaz Walter in Bremen und Hannover engagiert, Gastauftritte von Hannover aus u. a. in Minden und Braunschweig
- heiratete spätestens im Mai 1802 den Oboisten Leb(e)recht Fischer in Hannover, gemeinsame Töchter: Theresia Julie (geb. 6. November 1805 in Regensburg), Katharine Josephe (get. 13. Januar 1807 in Regensburg)
- 1805 bis 1807 erste Sängerin am Theater Regensburg (erhielt 1805/06 unter Ignaz Walter eine Jahresgage von 2100 fl.; der Ehemann war dort Theatermusiker); Abreise des Ehepaars von Regensburg am 16. Juli 1807
- Juni 1808 bis September 1811 Mitglied des Ständetheaters in Prag (in den Prag-Berichten in der Allgemeinen musikalischen Zeitung werden ihre nachlassenden stimmlichen Fähigkeiten beklagt); danach Abgang von der Bühne
- war möglicherweise 1813 nochmals kurzzeitig (wohl nur gastweise) am Prager Ständetheater tätig, eine Mad. Fischer sang dort laut Webers Notizen-Buch die Luise in Cherubinis Wasserträger
- der Ehemann wurde Oboen-Professor am Prager Konservatorium]