WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tiedemann, Johann Heinrich
identifier: 1012367649
birth: 1742-07-04
death: 1811-04-30
sex: m
occupation: Hof-Mechaniker und -Optiker
occupation: Stiftsmessner
residence: Stuttgart
verheiratet mit Louise Tiedemann, 1811 übernahm Schwiegersohn Pilgram/Bilgram sein Geschäft (später gemeinsam mit Schwiegersohn Hennings)