WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118639676 Hoffmann, Heinrich Anton Hoffmann, Johann Heinrich Anton[^1]
[^1: - Sohn des Hofrats Heinrich Karl Anton Hoffmann (gest. 1789)
- Jura-Studium in Mainz; daneben musikalische Ausbildung, zuletzt beim Hofkonzertmeister Georg Anton Kreußer
- Mitglied der Mainzer Hofkapelle ab 1790 (Volontär), 1791 Hofmusiker; ging mit dem Kurfürsten 1792 nach Aschaffenburg
- ab 1799 Geiger im Frankfurter Theaterorchester, 1801 Korrepetitor, 1803 erster Geiger, 1811 Konzertmeister
- 1812 Heirat mit Friederike Stock
- 1817 Vizemusikdirektor (unter Louis Spohr), 1819 Musikdirektor des Theaters Frankfurt, ab 1821 wieder Vizemusikdirektor (unter Carl Guhr) und erster Geiger bis zur Pensionierung 1835]