WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116102632 Becker, Cäcilie Geißler, Cäcilie[^1]
[^1: - Tochter von Johann Georg Geißler und dessen Frau Henriette Wilhelmine, geb. Holderrieder (1772–1822)
- seit 22. September 1823 verheiratet mit Carl Becker; das Paar hatte vier gemeinsame Kinder]