WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinhard, Friedrich Heinrich; Reinhardt, Friedrich
death: 1876
sex: m
occupation: Apotheker
residence: Neustrelitz
- heiratete 1811 die Hofapothekerswitwe Sophia Eleonora Friederike Peters, geb. Linicke (vormals verw. de Marné, 1780–1867)
- nahm 1822/23 wegen der Gesangsausbildung seiner Stieftochter Ulrike Peters Kontakt zu Weber auf