WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinhard, Friedrich Heinrich Reinhardt, Friedrich[^1]
[^1: - heiratete 1811 die Hofapothekerswitwe Sophia Eleonora Friederike Peters, geb. Linicke (vormals verw. de Marné, 1780–1867)
- nahm 1822/23 wegen der Gesangsausbildung seiner Stieftochter Ulrike Peters Kontakt zu Weber auf]